<template>
  <!-- 考试系统更新日志 -->
  <div class="client-checklog-page">
    <!-- banner栏 -->
    <div class="client-checklog-banner">
      <h4>麦塔在线考试系统更新日志</h4>
      <p>麦塔想您所想，不止于功能，我们一直在更新迭代</p>
    </div>

    <!-- 大数据展示 -->
    <div class="client-container log-data-show">
      <div><span>修复</span><p>148</p></div><i></i>
      <div><span>优化</span><p>597</p></div><i></i>
      <div><span>新增</span><p>154</p></div>
    </div>

    <!-- 日志内容区域 -->
    <div class="client-container log-content-box">
        <ul>
          <li>
            <h5>2021年06月15日</h5>
            <span>[新增]</span>
            <div><i></i><p>系统登陆页面UI全部升级改造</p></div>
            <div><i></i><p>管理端登陆页面增加微信和手机号验证码登陆功能；学员端登陆页面增加微信登陆功能；app手机端登陆增加微信登陆功能；</p></div>
            <div><i></i><p>管理端首页UI和内容进行调整</p></div>
            <span>[优化]</span>
            <div><i></i><p>数据统计->人员统计页面针对查询速度慢的情况进行优化，优化后查询出的统计数据是截至到前一天的所有的数据和。已删除人员不统计</p></div>
            <div><i></i><p>数据统计->考试统计和错题统计页面针对查询速度慢的情况进行优化，优化后查询出的统计数据是截至到前一天所有已结束的考试数据，如果有人工阅卷的考试，需要等所有的人工阅卷工作全结束才能显示结果</p></div>
            <div><i></i><p>人员统计中的个人详情信息功能移动到部门人员页面进行展示</p></div>
          </li>
        </ul>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    name:    'checkLogKaoshi',
    layout:  'templateB',
    data() {
      return {};
    },
    methods: {},
  };
</script>

