<template>
	<view class="lli-develop-expect-page">
			<button class="lli-btn" @click="quit">退出登录</button>
	</view>
</template>

<script setup>
	import {
		logout
	} from '@/api/login.js'
	
	
	const quitClick = ()=>{
		uni.showModal({
		        title: '提示',
		        content: '你确定要执行这个操作吗？',
		        success: (res) => {
		          if (res.confirm) {
		            // 用户点击了确定按钮，执行你的操作
		            console.log('用户点击了确定');
		           quit()
		          } else if (res.cancel) {
		            // 用户点击了取消按钮
		            console.log('用户点击了取消');
		          }
		        }
		      });
		
		 }
	const quit = ()=>{
			uni.navigateTo({
				url: '/pages/login/index'
			});
		
		 }
		 
	// import { ref, onMounted } from 'vue';
	//
	// const listData = ref([]);
	// const page = ref(1);
	// const pageSize = ref(10);
	// const isLoading = ref(false);
	// const noMoreData = ref(false);
	//
	// // 加载
	// const loadData = async () => {
	// 	if (isLoading.value || noMoreData.value) return;
	// 	isLoading.value = true;
	// 	const newData = await fetchData(page.value, pageSize.value); // 假设 fetchData 是你的请求函数
	// 	if (newData.length > 0) {
	// 		listData.value = listData.value.concat(newData);
	// 		page.value++;
	// 	} else {
	// 		noMoreData.value = true;
	// 	}
	// 	isLoading.value = false;
	// };
	// onMounted(() => {
	// 	loadData();
	// });
	//
	// // 下拉加载更多
	// const loadMore = () => {
	// 	loadData();
	// };
</script>

<style>

</style>
